
diff -r 9a9a761f03f1 -r 0ed94ceaa377 webengine/osswebengine/MemoryManager/EABI/MemManU.DEF
--- a/webengine/osswebengine/MemoryManager/EABI/MemManU.DEF	Tue Nov 24 09:02:20 2009 +0200
+++ b/webengine/osswebengine/MemoryManager/EABI/MemManU.DEF	Thu Dec 17 09:20:16 2009 +0200
@@ -38,4 +38,6 @@
 	_ZTV14RFastAllocator @ 37 NONAME ; #<VT>#
 	_ZTV15CFastMemoryPool @ 38 NONAME ; #<VT>#
 	_ZTV18CDefaultMemoryPool @ 39 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN13MemoryManager17InitFastAllocatorEv @ 40 NONAME
+	_ZN13MemoryManager19CreateFastAllocatorEv @ 41 NONAME
 




