
diff -r 703a2b94c06c -r dde4619868dc usbengines/usbotgwatcher/tsrc/UsbOtgWatcherTest/eabi/UsbOtgWatcherTestu.def
--- a/usbengines/usbotgwatcher/tsrc/UsbOtgWatcherTest/eabi/UsbOtgWatcherTestu.def	Wed Sep 15 13:20:24 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,23 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-	_ZN14CUsbOtgWatcher4NewLER4RUsb @ 2 NONAME
-	_ZN14CUsbOtgWatcher9IsDeviceAEv @ 3 NONAME
-	_ZTI14CUsbOtgWatcher @ 4 NONAME
-	_ZTI16CUsbNotifManager @ 5 NONAME
-	_ZTIN16CUsbNoteNotifier15CNotifierActiveE @ 6 NONAME
-	_ZTV14CUsbOtgWatcher @ 7 NONAME
-	_ZTV16CUsbNotifManager @ 8 NONAME
-	_ZTVN16CUsbNoteNotifier15CNotifierActiveE @ 9 NONAME
-	_ZTI16CUsbVBusObserver @ 10 NONAME
-	_ZTI17CUsbIdPinObserver @ 11 NONAME
-	_ZTI20CUsbOtgStateObserver @ 12 NONAME
-	_ZTI23CUsbBusActivityObserver @ 13 NONAME
-	_ZTI31CUsbMessageNotificationObserver @ 14 NONAME
-	_ZTI33CUsbHostEventNotificationObserver @ 15 NONAME
-	_ZTV16CUsbVBusObserver @ 16 NONAME
-	_ZTV17CUsbIdPinObserver @ 17 NONAME
-	_ZTV20CUsbOtgStateObserver @ 18 NONAME
-	_ZTV23CUsbBusActivityObserver @ 19 NONAME
-	_ZTV31CUsbMessageNotificationObserver @ 20 NONAME
-	_ZTV33CUsbHostEventNotificationObserver @ 21 NONAME
-




