
diff -r 8f67d927ea57 -r 83d2d132aa58 uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def
--- a/uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def	Fri Mar 19 09:43:21 2010 +0200
+++ b/uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def	Fri Apr 16 15:56:24 2010 +0300
@@ -61,4 +61,6 @@
 	_ZN26CAlfCompositionCntrlClientD2Ev @ 60 NONAME
 	_ZN21CAlfCompositionSource13SetSourceRectERK5TRect @ 61 NONAME
 	_ZThn32_N21CAlfCompositionSource13SetSourceRectERK5TRect @ 62 NONAME
+	_ZN17RAlfBridgerClient38GetListOfInactiveWindowGroupsWSurfacesEP6RArrayIiE @ 63 NONAME
+	_ZN26CAlfCompositionPixelSource4NewLER18MAlfBufferProvideriP7RWindow @ 64 NONAME
 




