
diff -r f5bac0badc7e -r 6ce30188c5bf uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def
--- a/uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def	Mon May 03 13:22:43 2010 +0300
+++ b/uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def	Fri May 14 16:46:13 2010 +0300
@@ -72,4 +72,5 @@
 	_ZN18CAlfEffectObserverD2Ev @ 71 NONAME
 	_ZN18CAlfEffectObserver18SubscribeCallbackLEPNS_18MAlfEffectObserverEii @ 72 NONAME
 	_ZN17RAlfBridgerClient30GetListOfWindowGroupsWSurfacesEP6RArrayIiE @ 73 NONAME
+	_ZN18CAlfEffectObserver20SetDistractionWindowERK15RWindowTreeNodei @ 74 NONAME
 




