
diff -r 88b23e2e82e1 -r 46927d61fef3 uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def
--- a/uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def	Wed Mar 31 23:03:58 2010 +0300
+++ b/uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def	Wed Apr 14 16:53:50 2010 +0300
@@ -64,4 +64,12 @@
 	_ZN17RAlfBridgerClient38GetListOfInactiveWindowGroupsWSurfacesEP6RArrayIiE @ 63 NONAME
 	_ZN26CAlfCompositionPixelSource4NewLER18MAlfBufferProvideriP7RWindow @ 64 NONAME
 	_ZN26CAlfCompositionPixelSource13ActivateSyncLEv @ 65 NONAME
+	_ZN17RAlfBridgerClient12EffectsCountEv @ 66 NONAME
+	_ZN18CAlfEffectObserver18ActiveEffectsCountEv @ 67 NONAME
+	_ZN18CAlfEffectObserver4NewLEv @ 68 NONAME
+	_ZN18CAlfEffectObserverD0Ev @ 69 NONAME
+	_ZN18CAlfEffectObserverD1Ev @ 70 NONAME
+	_ZN18CAlfEffectObserverD2Ev @ 71 NONAME
+	_ZN18CAlfEffectObserver18SubscribeCallbackLEPNS_18MAlfEffectObserverEii @ 72 NONAME
+	_ZN17RAlfBridgerClient30GetListOfWindowGroupsWSurfacesEP6RArrayIiE @ 73 NONAME
 




