
diff -r 433cbbb6a04b -r 10534483575f uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def
--- a/uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def	Fri Mar 12 15:47:04 2010 +0200
+++ b/uiacceltk/hitchcock/AlfDecoderServerClient/eabi/alfdecoderserverclientu.def	Mon Mar 15 12:43:37 2010 +0200
@@ -61,4 +61,5 @@
 	_ZN26CAlfCompositionCntrlClientD2Ev @ 60 NONAME
 	_ZN21CAlfCompositionSource13SetSourceRectERK5TRect @ 61 NONAME
 	_ZThn32_N21CAlfCompositionSource13SetSourceRectERK5TRect @ 62 NONAME
+	_ZN17RAlfBridgerClient38GetListOfInactiveWindowGroupsWSurfacesEP6RArrayIiE @ 63 NONAME
 




