
diff -r 9be6eed35a80 -r db5c883ad1c5 svgtopt/SVG/SVGEngine/eabi/SVGENGINE-OpenVGU.def
--- a/svgtopt/SVG/SVGEngine/eabi/SVGENGINE-OpenVGU.def	Tue May 11 17:02:26 2010 +0300
+++ b/svgtopt/SVG/SVGEngine/eabi/SVGENGINE-OpenVGU.def	Tue Aug 31 16:06:58 2010 +0300
@@ -388,4 +388,6 @@
 	_ZN23CSvgEngineInterfaceImpl5StartERP9MSvgErrorPK6TDesC8P14CSvgEngineImpl @ 387 NONAME
 	_ZN23CSvgEngineInterfaceImpl6UseDomEiP10CFbsBitmapS1_5TSize12TDisplayModeS3_i @ 388 NONAME
 	_ZNK23CSvgEngineInterfaceImpl14TLVEncodedDataEv @ 389 NONAME
+	_ZN23CSvgEngineInterfaceImpl12GenerateMaskEP11CSvgtBitmapi @ 390 NONAME
+	_ZN23CSvgEngineInterfaceImpl14SetGdiContextLEP14CSvgEngineImplP11CSvgtBitmap @ 391 NONAME
 




