
diff -r 3dcb815346df -r 4096754ee773 localconnectivityservice/obexserviceman/eabi/obexusbapiu.DEF
--- a/localconnectivityservice/obexserviceman/eabi/obexusbapiu.DEF	Thu Aug 19 10:46:39 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN8CObexUSB17ManageUSBServicesEiR14TRequestStatus @ 1 NONAME
-	_ZN8CObexUSB23CancelManageUSBServicesEv @ 2 NONAME
-	_ZN8CObexUSB4NewLEv @ 3 NONAME
-	_ZTI8CObexUSB @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV8CObexUSB @ 5 NONAME ; #<VT>#
-




