
diff -r 3dcb815346df -r 4096754ee773 localconnectivityservice/obexserviceman/BWINS/obexusbapiU.DEF
--- a/localconnectivityservice/obexserviceman/BWINS/obexusbapiU.DEF	Thu Aug 19 10:46:39 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	?CancelManageUSBServices@CObexUSB@@QAEXXZ @ 1 NONAME ; void CObexUSB::CancelManageUSBServices(void)
-	?ManageUSBServices@CObexUSB@@QAEXHAAVTRequestStatus@@@Z @ 2 NONAME ; void CObexUSB::ManageUSBServices(int, class TRequestStatus &)
-	?NewL@CObexUSB@@SAPAV1@XZ @ 3 NONAME ; class CObexUSB * CObexUSB::NewL(void)
-




