
diff -r 0aa8cc770c8a -r 4a793f564d72 localconnectivityservice/generichid/tsrc/GenericHidTest/eabi/GenericHidTestU.def
--- a/localconnectivityservice/generichid/tsrc/GenericHidTest/eabi/GenericHidTestU.def	Tue Aug 31 16:03:15 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-




