
diff -r 78df25012fda -r 12bc758d6a02 phoneclientserver/dialutils/eabi/dialutilsu.def
--- a/phoneclientserver/dialutils/eabi/dialutilsu.def	Fri Sep 17 17:09:13 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z23CreateDialUtilsFactoryLv @ 1 NONAME
-	_ZTI14CDialUtilsImpl @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI18CDialUtilsFactImpl @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV14CDialUtilsImpl @ 4 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV18CDialUtilsFactImpl @ 5 NONAME ; #<VT>#
-




