
diff -r 78df25012fda -r 12bc758d6a02 phoneclientserver/callui/eabi/cauiengineu.def
--- a/phoneclientserver/callui/eabi/cauiengineu.def	Fri Sep 17 17:09:13 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,10 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z21CreateCaUiEngFactoryLv @ 1 NONAME
-	_ZN19CCaUiReconnectQuery4NewLER27MCaUiReconnectQueryObserver @ 2 NONAME
-	_ZTI16CCaUiEngFactImpl @ 3 NONAME
-	_ZTI18CCaUiMessageSender @ 4 NONAME
-	_ZTI19CCaUiReconnectQuery @ 5 NONAME
-	_ZTV16CCaUiEngFactImpl @ 6 NONAME
-	_ZTV18CCaUiMessageSender @ 7 NONAME
-	_ZTV19CCaUiReconnectQuery @ 8 NONAME
-




