
diff -r 76bddcd072ba -r 04ca1926b01c xdmprotocols/LocalProtocol/LocalOperations/eabi/LocalOperationsU.DEF
--- a/xdmprotocols/LocalProtocol/LocalOperations/eabi/LocalOperationsU.DEF	Thu May 27 13:17:17 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
-




