
diff -r 489cf6208544 -r 95d45f234cf3 keepalive/flextimer/test/testflextimer/bmarm/testflextimeru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/keepalive/flextimer/test/testflextimer/bmarm/testflextimeru.def	Wed Jun 23 18:39:24 2010 +0300
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)
+	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
+




