
diff -r c16e04725da3 -r 5c4486441ae6 bearermanagement/mpm/eabi/mpmdefaultconnectionu.def
--- a/bearermanagement/mpm/eabi/mpmdefaultconnectionu.def	Mon May 17 09:55:27 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN21RMPMDefaultConnection13SetDefaultIAPEi @ 1 NONAME
-	_ZN21RMPMDefaultConnection15ClearDefaultIAPEv @ 2 NONAME
-	_ZN21RMPMDefaultConnection5CloseEv @ 3 NONAME
-	_ZN21RMPMDefaultConnection7ConnectEv @ 4 NONAME
-	_ZNK21RMPMDefaultConnection7VersionEv @ 5 NONAME
-




