
diff -r c16e04725da3 -r 5c4486441ae6 bearermanagement/mpm/bwins/mpmdefaultconnectionu.def
--- a/bearermanagement/mpm/bwins/mpmdefaultconnectionu.def	Mon May 17 09:55:27 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	?ClearDefaultIAP@RMPMDefaultConnection@@QAEHXZ @ 1 NONAME ; int RMPMDefaultConnection::ClearDefaultIAP(void)
-	?Close@RMPMDefaultConnection@@QAEXXZ @ 2 NONAME ; void RMPMDefaultConnection::Close(void)
-	?Connect@RMPMDefaultConnection@@QAEHXZ @ 3 NONAME ; int RMPMDefaultConnection::Connect(void)
-	?SetDefaultIAP@RMPMDefaultConnection@@QAEHH@Z @ 4 NONAME ; int RMPMDefaultConnection::SetDefaultIAP(int)
-	?Version@RMPMDefaultConnection@@QBE?AVTVersion@@XZ @ 5 NONAME ; class TVersion RMPMDefaultConnection::Version(void) const
-




