
diff -r 77415202bfc8 -r 2e6c4614c58e connectionutilities/ConnectionDialogs/ConnectionUiUtilities/EABI/ConnectionUiUtilities_PROTU.def
--- a/connectionutilities/ConnectionDialogs/ConnectionUiUtilities/EABI/ConnectionUiUtilities_PROTU.def	Tue Feb 02 00:24:11 2010 +0200
+++ b/connectionutilities/ConnectionDialogs/ConnectionUiUtilities/EABI/ConnectionUiUtilities_PROTU.def	Fri Feb 19 23:12:51 2010 +0200
@@ -52,7 +52,7 @@
 	_ZN22CConnectionUiUtilities27CancelWlanPowerSaveTestNoteEv @ 51 NONAME
 	_ZN22CConnectionUiUtilities11EasyWapiDlgEP6TDes16 @ 52 NONAME
 	_ZN22CConnectionUiUtilities23ConfirmMethodUsageQueryER22TMsgQueryLinkedResultsiR14TRequestStatus @ 53 NONAME
-	_ZN22CConnectionUiUtilities26ConnectingViaDiscreetPopupERKmi @ 54 NONAME
+	_ZN22CConnectionUiUtilities26ConnectingViaDiscreetPopupERKm @ 54 NONAME
 	_ZN22CConnectionUiUtilities27NoWLANNetworksAvailableNoteEv @ 55 NONAME
 	_ZN22CConnectionUiUtilities28ConnectionErrorDiscreetPopupERKi @ 56 NONAME
 




