
diff -r b67379558a75 -r d429f823a6b7 imagehandling_plat/thumbnailmanager_api/tsrc/EABI/ThumbnailManagerTestU.def
--- a/imagehandling_plat/thumbnailmanager_api/tsrc/EABI/ThumbnailManagerTestU.def	Tue Jul 06 14:37:18 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-	_ZTI16CThumbnailCenRep @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV16CThumbnailCenRep @ 3 NONAME ; #<VT>#
-




