
diff -r 8cdda00a45da -r 04da681812a9 omadrm/drmplugins/drmudtmodule/eabi/DrmUdtModuleU.DEF
--- a/omadrm/drmplugins/drmudtmodule/eabi/DrmUdtModuleU.DEF	Wed Apr 14 16:15:06 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,9 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN14CDrmUdtHandler15SetPreferredIapEm @ 1 NONAME
-	_ZN14CDrmUdtHandler19DoUserDataTransferLERK6TDesC8S2_P15MDrmUdtObserverR14TRequestStatus @ 2 NONAME
-	_ZN14CDrmUdtHandler4NewLEv @ 3 NONAME
-	_ZTI11CDrmUdtConn @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI14CDrmUdtHandler @ 5 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV11CDrmUdtConn @ 6 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV14CDrmUdtHandler @ 7 NONAME ; #<VT>#
-




