
diff -r 85902f042028 -r a5e7a4f63858 commonuis/CommonUi/bwins/CommonUIU.def
--- a/commonuis/CommonUi/bwins/CommonUIU.def	Wed Sep 15 12:29:17 2010 +0300
+++ b/commonuis/CommonUi/bwins/CommonUIU.def	Wed Oct 13 14:50:15 2010 +0300
@@ -91,6 +91,4 @@
 	?HandleNotifyL@MPBAiwNotify@@UAEHHHAAVCAiwGenericParamList@@ABV2@@Z @ 90 NONAME ; int MPBAiwNotify::HandleNotifyL(int, int, class CAiwGenericParamList &, class CAiwGenericParamList const &)
 	?SetItemFinderObserverL@CItemFinder@@QAEXPAVMAknItemFinderObserver@@@Z @ 91 NONAME ; void CItemFinder::SetItemFinderObserverL(class MAknItemFinderObserver *)
 	?EnableSingleClick@CFindItemDialog@@QAEXH@Z @ 92 NONAME ; void CFindItemDialog::EnableSingleClick(int)
-	?SetCallSubMenuVisibility@CFindItemMenu@@QAEXH@Z @ 93 NONAME ; void CFindItemMenu::SetCallSubMenuVisibility(int)
-	?SetCallSubMenuVisibility@CFindItemDialog@@QAEXH@Z @ 94 NONAME ; void CFindItemDialog::SetCallSubMenuVisibility(int)
 




