
diff -r 16e4b9007960 -r f5508c13dfe0 bluetoothappprofiles/avrcp/eabi/remconstatusapiU.DEF
--- a/bluetoothappprofiles/avrcp/eabi/remconstatusapiU.DEF	Wed Oct 13 13:15:31 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,11 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN26CRemConStatusApiController11SubunitInfoER14TRequestStatusRj @ 1 NONAME
-	_ZN26CRemConStatusApiController4NewLER24CRemConInterfaceSelectorR34MRemConStatusApiControllerObserver @ 2 NONAME
-	_ZN26CRemConStatusApiController8UnitInfoER14TRequestStatusRj @ 3 NONAME
-	_ZN26CRemConStatusApiControllerD0Ev @ 4 NONAME
-	_ZN26CRemConStatusApiControllerD1Ev @ 5 NONAME
-	_ZN26CRemConStatusApiControllerD2Ev @ 6 NONAME
-	_ZN34MRemConStatusApiControllerObserver27Mrcsaco_ExtensionInterfaceLE4TUidRPv @ 7 NONAME
-	_ZTI34MRemConStatusApiControllerObserver @ 8 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV34MRemConStatusApiControllerObserver @ 9 NONAME ; #<VT>#
-




