
diff -r 3f419852be07 -r 364021cecc90 smartinstaller/bootstrap/eabi/smartinstalleru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/smartinstaller/bootstrap/eabi/smartinstalleru.def	Wed Jun 30 11:01:26 2010 +0530
@@ -0,0 +1,12 @@
+EXPORTS
+	_ZN7CHelper4NewLEv @ 1 NONAME
+	_ZN7CHelper5NewLCEv @ 2 NONAME
+	_ZN7CHelperD0Ev @ 3 NONAME
+	_ZN7CHelperD1Ev @ 4 NONAME
+	_ZN7CHelperD2Ev @ 5 NONAME
+	_ZTI7CHelper @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV7CHelper @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN7CHelper12GetSnapIapsLEjR6RArrayImE @ 8 NONAME
+	_ZN7CHelper21GetDefaultIapForSNAPLEj @ 9 NONAME
+	_ZThn4_N7CHelper12GetSnapIapsLEjR6RArrayImE @ 10 NONAME ; #<thunk>#
+	_ZThn4_N7CHelper21GetDefaultIapForSNAPLEj @ 11 NONAME ; #<thunk>#




