
diff -r 1650c5a7be8c -r 62156f66dbad startup/customcmdsu.def
--- a/startup/customcmdsu.def	Wed Oct 27 14:58:16 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,18 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory23CmdSimSecurityCheckNewLEv @ 1 NONAME ABSENT
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory22CmdCoopSysSelfTestNewLEv @ 2 NONAME ABSENT
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory32CmdCcoopSysPerformRfsActionsNewLEv @ 3 NONAME ABSENT
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory33CmdActivateRfForEmergencyCallNewLEv @ 4 NONAME ABSENT
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory35CmdCoopSysPerformRestartActionsNewLEv @ 5 NONAME ABSENT
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory35CmdDeactivateRfForEmergencyCallNewLEv @ 6 NONAME ABSENT
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory37CmdCcoopSysPerformShutdownActionsNewLEv @ 7 NONAME ABSENT
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory25CmdCoopSysStateChangeNewLEv @ 8 NONAME
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory25CmdPublishStartupModeNewLEv @ 9 NONAME
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory32CmdPublishSimOwnedAndChangedNewLEv @ 10 NONAME ABSENT
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory26CmdDeviceSecurityCheckNewLEv @ 11 NONAME ABSENT
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory18CmdValidateRTCNewLEv @ 12 NONAME ABSENT
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory21CmdCheckUserDriveNewLEv @ 13 NONAME ABSENT
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory19CmdInitRamDriveNewLEv @ 14 NONAME ABSENT
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory22CmdDeleteTempFilesNewLEv @ 15 NONAME
-	_ZN19SsmCustomCmdFactory25CmdClearStartupReasonNewLEv @ 16 NONAME ABSENT
-




