
diff -r 6295dc2169f3 -r 8486d82aef45 connectivitylayer/isce/isinameservice_dll/eabi/isinameserviceu.def
--- a/connectivitylayer/isce/isinameservice_dll/eabi/isinameserviceu.def	Wed Apr 21 14:29:55 2010 +0300
+++ b/connectivitylayer/isce/isinameservice_dll/eabi/isinameserviceu.def	Tue Oct 19 13:16:20 2010 +0300
@@ -1,3 +1,4 @@
 EXPORTS
 	_ZN26MISICommunicationManagerIf15IsValidResourceERK6TDesC8 @ 1 NONAME
+	_ZN26MISICommunicationManagerIf29GetDeviceIdentifierByResourceEm @ 2 NONAME
 




