
diff -r 3a35f7917fa6 -r 5b5908ec640f buildverification/autosmoketest/Utils/eabi/SmokeTestSecureFSclientU.DEF
--- a/buildverification/autosmoketest/Utils/eabi/SmokeTestSecureFSclientU.DEF	Thu May 27 12:52:45 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,10 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN19RTestSecureFSclient11DeleteFileLERK7TDesC16 @ 1 NONAME
-	_ZN19RTestSecureFSclient11SetHomeTimeERK5TTime @ 2 NONAME
-	_ZN19RTestSecureFSclient12CheckForFileERK7TDesC16 @ 3 NONAME
-	_ZN19RTestSecureFSclient12KillProcessLERK7TDesC16 @ 4 NONAME
-	_ZN19RTestSecureFSclient16ChangeLocaleNameERK7TDesC16 @ 5 NONAME
-	_ZN19RTestSecureFSclient7ConnectEv @ 6 NONAME
-	_ZN19RTestSecureFSclient8CopyFileERK7TDesC16S2_ @ 7 NONAME
-	_ZN19RTestSecureFSclient8SetUpFbsEv @ 8 NONAME
-




