
diff -r 254040eb3b7d -r 0a74be98a8bc defaultapplicationsettings/service/BWINS/defaultappclientU.DEF
--- a/defaultapplicationsettings/service/BWINS/defaultappclientU.DEF	Thu Dec 17 08:46:07 2009 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	??1CDefaultAppClient@@UAE@XZ @ 1 NONAME ; CDefaultAppClient::~CDefaultAppClient(void)
-	?ChangeDefaultsL@CDefaultAppClient@@QAEXH@Z @ 2 NONAME ; void CDefaultAppClient::ChangeDefaultsL(int)
-	?NewL@CDefaultAppClient@@SAPAV1@PAVMAknServerAppExitObserver@@@Z @ 3 NONAME ; class CDefaultAppClient * CDefaultAppClient::NewL(class MAknServerAppExitObserver *)
-	?NewLC@CDefaultAppClient@@SAPAV1@PAVMAknServerAppExitObserver@@@Z @ 4 NONAME ; class CDefaultAppClient * CDefaultAppClient::NewLC(class MAknServerAppExitObserver *)
-	?PairsToDisplayL@CDefaultAppClient@@QAEHXZ @ 5 NONAME ; int CDefaultAppClient::PairsToDisplayL(void)
-	?ServiceAvailable@CDefaultAppClient@@SAHAAH@Z @ 6 NONAME ; int CDefaultAppClient::ServiceAvailable(int &)
-




