
diff -r e6e3e87d58b4 -r 4df3a095718c htiui/HtiCommPlugins/HtiBtCommPlugin/BWINS/HtiBtSerialComHelperu.def
--- a/htiui/HtiCommPlugins/HtiBtCommPlugin/BWINS/HtiBtSerialComHelperu.def	Fri Mar 19 09:29:26 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,16 +0,0 @@
-EXPORTS
-	??1CBtSerialClient@@UAE@XZ @ 1 NONAME ; CBtSerialClient::~CBtSerialClient(void)
-	?ConnectL@CBtSerialClient@@QAEXABVTDesC16@@H@Z @ 2 NONAME ; void CBtSerialClient::ConnectL(class TDesC16 const &, int)
-	?ConnectL@CBtSerialClient@@QAEXVTBTDevAddr@@H@Z @ 3 NONAME ; void CBtSerialClient::ConnectL(class TBTDevAddr, int)
-	?ConnectL@CBtSerialClient@@QAEXXZ @ 4 NONAME ; void CBtSerialClient::ConnectL(void)
-	?Connected@CBtSerialClient@@QAEHXZ @ 5 NONAME ; int CBtSerialClient::Connected(void)
-	?Connecting@CBtSerialClient@@QAEHXZ @ 6 NONAME ; int CBtSerialClient::Connecting(void)
-	?Disconnect@CBtSerialClient@@QAEXXZ @ 7 NONAME ; void CBtSerialClient::Disconnect(void)
-	?FreeSpaceInSendBuffer@CBtSerialClient@@QAEHXZ @ 8 NONAME ; int CBtSerialClient::FreeSpaceInSendBuffer(void)
-	?NewL@CBtSerialClient@@SAPAV1@AAVMBtSerialClientObserver@@@Z @ 9 NONAME ; class CBtSerialClient * CBtSerialClient::NewL(class MBtSerialClientObserver &)
-	?ReadAsyncL@CBtSerialClient@@QAEXXZ @ 10 NONAME ; void CBtSerialClient::ReadAsyncL(void)
-	?SendBufferMaxSize@CBtSerialClient@@QAEHXZ @ 11 NONAME ; int CBtSerialClient::SendBufferMaxSize(void)
-	?SendL@CBtSerialClient@@QAEXABVTDesC8@@@Z @ 12 NONAME ; void CBtSerialClient::SendL(class TDesC8 const &)
-	?ServerAddressL@CBtSerialClient@@QAE?AVTBTDevAddr@@XZ @ 13 NONAME ; class TBTDevAddr CBtSerialClient::ServerAddressL(void)
-	?ServicePort@CBtSerialClient@@QAEHXZ @ 14 NONAME ; int CBtSerialClient::ServicePort(void)
-




