
diff -r 4b686cfad39d -r e6894b852bc6 clock/clockui/eabi/clockappcontrolleru.def
--- a/clock/clockui/eabi/clockappcontrolleru.def	Tue Jun 15 15:22:54 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN18ClockAppControllerC1EP7QObject @ 1 NONAME
-	_ZN18ClockAppControllerC2EP7QObject @ 2 NONAME
-	_ZN18ClockAppControllerD0Ev @ 3 NONAME
-	_ZN18ClockAppControllerD1Ev @ 4 NONAME
-	_ZN18ClockAppControllerD2Ev @ 5 NONAME
-




