
diff -r 4b686cfad39d -r e6894b852bc6 clock/clockmw/eabi/clockstopwatchengineu.def
--- a/clock/clockmw/eabi/clockstopwatchengineu.def	Tue Jun 15 15:22:54 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,13 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN15StopwatchEngine10startTimerEv @ 1 NONAME
-	_ZN15StopwatchEngine4RunLEv @ 2 NONAME
-	_ZN15StopwatchEngine8DoCancelEv @ 3 NONAME
-	_ZN15StopwatchEngine9stopTimerEv @ 4 NONAME
-	_ZN15StopwatchEngineC1EP17StopwatchObserver @ 5 NONAME
-	_ZN15StopwatchEngineC2EP17StopwatchObserver @ 6 NONAME
-	_ZN15StopwatchEngineD0Ev @ 7 NONAME
-	_ZN15StopwatchEngineD1Ev @ 8 NONAME
-	_ZN15StopwatchEngineD2Ev @ 9 NONAME
-	_ZTI15StopwatchEngine @ 10 NONAME
-	_ZTV15StopwatchEngine @ 11 NONAME
-




