
diff -r 360d55486d7f -r 5de72ea7a065 clock/clockui/eabi/clocksettingsviewu.def
--- a/clock/clockui/eabi/clocksettingsviewu.def	Fri Jun 11 13:37:54 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN17ClockSettingsView16loadSettingsViewEv @ 1 NONAME
-	_ZN17ClockSettingsViewC1EP7QObject @ 2 NONAME
-	_ZN17ClockSettingsViewC2EP7QObject @ 3 NONAME
-	_ZN17ClockSettingsViewD0Ev @ 4 NONAME
-	_ZN17ClockSettingsViewD1Ev @ 5 NONAME
-	_ZN17ClockSettingsViewD2Ev @ 6 NONAME
-




