
diff -r 6ca72c0fe49a -r a941bc465d9f PECengine/PluginServer2/EABI/PENGPLGCLIENT2U.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/PECengine/PluginServer2/EABI/PENGPLGCLIENT2U.DEF	Wed Sep 01 12:31:13 2010 +0100
@@ -0,0 +1,14 @@
+EXPORTS
+	_ZN17PEngPluginClient216CloseLastSessionEv @ 1 NONAME
+	_ZN17PEngPluginClient216OpenFirstSessionEv @ 2 NONAME
+	_ZN17PEngPluginClient218LaunchPluginServerEv @ 3 NONAME
+	_ZN17PEngPluginClient220ShutdownPluginServerEv @ 4 NONAME
+	_ZN17RPEngPluginClient10PluginUidLEi @ 5 NONAME
+	_ZN17RPEngPluginClient12PluginCountLEv @ 6 NONAME
+	_ZN17RPEngPluginClient5CloseEv @ 7 NONAME
+	_ZN17RPEngPluginClient7ConnectEi @ 8 NONAME
+	_ZN17RPEngPluginClientC1Ev @ 9 NONAME
+	_ZN17RPEngPluginClientC2Ev @ 10 NONAME
+	_ZN17RPEngPluginClientD1Ev @ 11 NONAME
+	_ZN17RPEngPluginClientD2Ev @ 12 NONAME
+




