
diff -r 000000000000 -r 094583676ce7 PECengine/TransferAdapter2/EABI/PEngTraAdap2U.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/PECengine/TransferAdapter2/EABI/PEngTraAdap2U.DEF	Thu Dec 17 08:41:52 2009 +0200
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	_ZN18PEngLoginDataCodec14PackLoginDataLERK16CIMPSSAPSettings @ 1 NONAME
+	_ZN18PEngLoginDataCodec16UnPackLoginDataLERK6TDesC8R16CIMPSSAPSettings @ 2 NONAME
+	_ZN19PEngTransferAdapter14AccessHandlerLERK18CPEngSessionSlotId @ 3 NONAME
+	_ZN19PEngTransferAdapter16PureDataHandlerLERK18CPEngSessionSlotId @ 4 NONAME
+




