
diff -r 000000000000 -r 094583676ce7 PECengine/CoreUtilsLib2/SrvInc/PEngServerEntryPointU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/PECengine/CoreUtilsLib2/SrvInc/PEngServerEntryPointU.DEF	Thu Dec 17 08:41:52 2009 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	?WinsMain@@YAHPAVTPEngServerParams@@@Z @ 1 NONAME ; int __cdecl WinsMain(class TPEngServerParams *)
+




