
diff -r 000000000000 -r 094583676ce7 IMPSengine/ImpsDataChannel/BMARM/IMPSDATACHANNELU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/IMPSengine/ImpsDataChannel/BMARM/IMPSDATACHANNELU.DEF	Thu Dec 17 08:41:52 2009 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	NewImpsSenderL__FR17MImpsDataReceiverR22MImpsConnectionManagerRC6TDesC8 @ 1 NONAME R3UNUSED ; NewImpsSenderL(MImpsDataReceiver &, MImpsConnectionManager &, TDesC8 const &)
+




