
diff -r fb3763350a08 -r 4d54b72983ae taskswitcher/contextengine/hgfswserver/engine/eabi/hgfswengineu.def
--- a/taskswitcher/contextengine/hgfswserver/engine/eabi/hgfswengineu.def	Fri Jan 22 09:35:14 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN12CHgFswEngine12SwitchToAppLEi @ 1 NONAME
-	_ZN12CHgFswEngine17ForegroundAppUidLEi @ 2 NONAME
-	_ZN12CHgFswEngine4NewLER20MHgFswEngineObserver @ 3 NONAME
-	_ZN12CHgFswEngine5NewLCER20MHgFswEngineObserver @ 4 NONAME
-	_ZN12CHgFswEngine8FswDataLEv @ 5 NONAME
-	_ZN12CHgFswEngine9CloseAppLEi @ 6 NONAME
-




