
diff -r fb3763350a08 -r 4d54b72983ae taskswitcher/contextengine/hgfswserver/engine/bwins/hgfswengineu.def
--- a/taskswitcher/contextengine/hgfswserver/engine/bwins/hgfswengineu.def	Fri Jan 22 09:35:14 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	?FswDataL@CHgFswEngine@@QAEABV?$RPointerArray@VCHgFswEntry@@@@XZ @ 1 NONAME ; class RPointerArray<class CHgFswEntry> const & CHgFswEngine::FswDataL(void)
-	?ForegroundAppUidL@CHgFswEngine@@QAE?AVTUid@@H@Z @ 2 NONAME ; class TUid CHgFswEngine::ForegroundAppUidL(int)
-	?SwitchToAppL@CHgFswEngine@@QAEXH@Z @ 3 NONAME ; void CHgFswEngine::SwitchToAppL(int)
-	?NewL@CHgFswEngine@@SAPAV1@AAVMHgFswEngineObserver@@@Z @ 4 NONAME ; class CHgFswEngine * CHgFswEngine::NewL(class MHgFswEngineObserver &)
-	?CloseAppL@CHgFswEngine@@QAEXH@Z @ 5 NONAME ; void CHgFswEngine::CloseAppL(int)
-	?NewLC@CHgFswEngine@@SAPAV1@AAVMHgFswEngineObserver@@@Z @ 6 NONAME ; class CHgFswEngine * CHgFswEngine::NewLC(class MHgFswEngineObserver &)
-




