
diff -r fb3763350a08 -r 4d54b72983ae taskswitcher/contextengine/hgfswserver/client/eabi/hgfswclientu.def
--- a/taskswitcher/contextengine/hgfswserver/client/eabi/hgfswclientu.def	Fri Jan 22 09:35:14 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,10 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN12CHgFswClient11GetContentLER13RPointerArrayI11CHgFswEntryE @ 1 NONAME
-	_ZN12CHgFswClient11SwitchToAppEi @ 2 NONAME
-	_ZN12CHgFswClient15CancelSubscribeEv @ 3 NONAME
-	_ZN12CHgFswClient16ForegroundAppUidENS_15THgFswFgAppTypeE @ 4 NONAME
-	_ZN12CHgFswClient4NewLEv @ 5 NONAME
-	_ZN12CHgFswClient5NewLCEv @ 6 NONAME
-	_ZN12CHgFswClient8CloseAppEi @ 7 NONAME
-	_ZN12CHgFswClient9SubscribeER14MHgFswObserver @ 8 NONAME
-




