
diff -r fb3763350a08 -r 4d54b72983ae taskswitcher/contextengine/hgfswpreviewprovider/eabi/hgpreviewprovideru.def
--- a/taskswitcher/contextengine/hgfswpreviewprovider/eabi/hgpreviewprovideru.def	Fri Jan 22 09:35:14 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,12 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider10UnregisterEi @ 1 NONAME
-	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider11TakePreviewEv @ 2 NONAME
-	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider12ChangeScreenEi @ 3 NONAME
-	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider15SetPreviewParamERK5TSize12TDisplayMode @ 4 NONAME
-	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider4NewLER26MHgFastSwapPreviewObserver @ 5 NONAME
-	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider8RegisterEi @ 6 NONAME
-	_ZN26CHgFastSwapPreviewProviderD0Ev @ 7 NONAME
-	_ZN26CHgFastSwapPreviewProviderD1Ev @ 8 NONAME
-	_ZN26CHgFastSwapPreviewProviderD2Ev @ 9 NONAME
-	_ZN26CHgFastSwapPreviewProvider10AckPreviewEi @ 10 NONAME
-




