
diff -r fb3763350a08 -r 4d54b72983ae taskswitcher/contextengine/hgctxutils/BWINS/hgcontextservicesutilsu.def
--- a/taskswitcher/contextengine/hgctxutils/BWINS/hgcontextservicesutilsu.def	Fri Jan 22 09:35:14 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	??1CHgPropertyListener@@UAE@XZ @ 1 NONAME ; CHgPropertyListener::~CHgPropertyListener(void)
-	?Value@CHgCenrepListener@@QAEHXZ @ 2 NONAME ; int CHgCenrepListener::Value(void)
-	?NewL@CHgCenrepListener@@SAPAV1@ABVTUid@@KAAVMHgCenrepChangeObserver@@@Z @ 3 NONAME ; class CHgCenrepListener * CHgCenrepListener::NewL(class TUid const &, unsigned long, class MHgCenrepChangeObserver &)
-	??1CHgCenrepListener@@UAE@XZ @ 4 NONAME ; CHgCenrepListener::~CHgCenrepListener(void)
-	??0CHgPropertyListener@@QAE@VTUid@@IAAVMHgPropertyChangeObserver@@@Z @ 5 NONAME ; CHgPropertyListener::CHgPropertyListener(class TUid, unsigned int, class MHgPropertyChangeObserver &)
-	?NewLC@CHgCenrepListener@@SAPAV1@ABVTUid@@KAAVMHgCenrepChangeObserver@@@Z @ 6 NONAME ; class CHgCenrepListener * CHgCenrepListener::NewLC(class TUid const &, unsigned long, class MHgCenrepChangeObserver &)
-




