
diff -r 491b3ed49290 -r 65326cf895ed filesystemuis/memscaneng/eabi/MemScanClientU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/filesystemuis/memscaneng/eabi/MemScanClientU.DEF	Wed Sep 01 12:31:07 2010 +0100
@@ -0,0 +1,12 @@
+EXPORTS
+	_ZN14RMemScanClient17RequestScanEventsERiR14TRequestStatus @ 1 NONAME
+	_ZN14RMemScanClient23RequestScanEventsCancelEv @ 2 NONAME
+	_ZN14RMemScanClient4ScanE12TDriveNumber @ 3 NONAME
+	_ZN14RMemScanClient5CloseEv @ 4 NONAME
+	_ZN14RMemScanClient7ConnectEv @ 5 NONAME
+	_ZN14RMemScanClientC1Ev @ 6 NONAME
+	_ZN14RMemScanClientC2Ev @ 7 NONAME
+	_ZNK14RMemScanClient11DataGroupsLEv @ 8 NONAME
+	_ZNK14RMemScanClient11ScanResultLEv @ 9 NONAME
+	_ZNK14RMemScanClient14ScanInProgressEv @ 10 NONAME
+




