
diff -r 516a867811c3 -r d3981f4fe6a4 omadmadapters/syncmlds/tsrc/eabi/syncmldstestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/omadmadapters/syncmlds/tsrc/eabi/syncmldstestu.def	Fri Jun 11 13:29:40 2010 +0300
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI13CsyncmldsTest @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16CTestDmDDFObject @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI8Cdmatest @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV13CsyncmldsTest @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16CTestDmDDFObject @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV8Cdmatest @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




