
diff -r 516a867811c3 -r d3981f4fe6a4 deviceupdatesui/adapters/syncmldm12/tsrc/eabi/syncmldm12testu.def
--- a/deviceupdatesui/adapters/syncmldm12/tsrc/eabi/syncmldm12testu.def	Thu May 27 12:45:33 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,9 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-	_ZTI15Csyncmldm12Test @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI16CTestDmDDFObject @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI8Cdmatest @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV15Csyncmldm12Test @ 5 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV16CTestDmDDFObject @ 6 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV8Cdmatest @ 7 NONAME ; #<VT>#
-




