
diff -r 000000000000 -r 3ce708148e4d omadm/omadmextensions/adapters/syncmlds/tsrc/eabi/syncmldstestu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/omadm/omadmextensions/adapters/syncmlds/tsrc/eabi/syncmldstestu.def	Thu Dec 17 08:40:12 2009 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI13CsyncmldsTest @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16CTestDmDDFObject @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI8Cdmatest @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV13CsyncmldsTest @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16CTestDmDDFObject @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV8Cdmatest @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




