
diff -r e6e896426eac -r 2691f6aa1921 omads/omadsappui/AspSyncUtil/eabi/AspSyncUtilu.def
--- a/omads/omadsappui/AspSyncUtil/eabi/AspSyncUtilu.def	Tue Feb 02 00:02:49 2010 +0000
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN12CSyncUtilApi12SynchronizeLER5RFile @ 1 NONAME
-	_ZN12CSyncUtilApi12SynchronizeLEiiiR6TDes16 @ 2 NONAME
-	_ZN12CSyncUtilApi13ShowSettingsLEiiR6TDes16 @ 3 NONAME
-	_ZN12CSyncUtilApi4NewLEv @ 4 NONAME
-	_ZTI12CSyncUtilApi @ 5 NONAME DATA 12 ; #<TI>#
-	_ZTV12CSyncUtilApi @ 6 NONAME DATA 20 ; #<VT>#
-




