EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI21CBrCtlApiTestObserver @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI22CBrCtlApiTestContainer @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI28CBrowserDialogsProviderProxy @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI32CBrCtlApiTestStateChangeObserver @ 5 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV21CBrCtlApiTestObserver @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV22CBrCtlApiTestContainer @ 7 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV28CBrowserDialogsProviderProxy @ 8 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV32CBrCtlApiTestStateChangeObserver @ 9 NONAME ; #<VT>#

