
diff -r e8c1ea2c6496 -r 8758140453c0 Timew/eabi/ConsoleAlarmAlertServerU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/Timew/eabi/ConsoleAlarmAlertServerU.DEF	Thu Jan 21 12:53:44 2010 +0000
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_ZN23ConsoleAlarmAlertServer29StartConsoleAlarmAlertServerLEPv @ 1 NONAME
+	_ZTI24CConsoleAlarmAlertServer @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI25CConsoleAlarmAlertConsole @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI25CConsoleAlarmAlertSession @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI28CConsoleAlarmAlertLEDFlasher @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV24CConsoleAlarmAlertServer @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV25CConsoleAlarmAlertConsole @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV25CConsoleAlarmAlertSession @ 8 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV28CConsoleAlarmAlertLEDFlasher @ 9 NONAME ; #<VT>#
+




